Seminář Problémy lomové mechaniky STM FAST VUT v Brně

Návod k instalaci MiKTEXu v operačním systému Windows

Petr Frantík^1 Jan Klusák^2

Abstrakt : Článek je pomůckou pro úspěšné „rozjetí” L^ATEXu v operačním systému Windows. Má sloužit zejména pro přispěvatele na seminář Problémy lomové mechaniky, kteří směle vykračují k novým obzorům.

Milá začátečnice, vážený začátečníku,

tento příspěvek si klade za cíl zbořit poslední překážku na cestě vedoucí k užívání sázecího systému L^ATEX na počítačích s operačním systémem Windows. Zde popisovaný návod slouží pro instalaci programu MiKTEX v českém prostředí, spolu s překladačem postskriptu Ghostscript a prohlížečem GSview. Tyto tři volně šířené produkty jsou dostačující pro úspěšné vytváření TEXovských dokumentů.

1 Popis a zdroje instalací

Zmíněné programy: MiKTEX, Ghostscript a GSview jsou volně stažitelné z Internetu. Pouze program GSview, pokud není registrován, zobrazuje výzvu k podpoře jeho vývoje prostřednictvím registrace. Pokud navíc budete vkládat grafy a bitmapové obrázky do TEXu můžou se vám hodit taktéž volně stažitelné programy Gnuplot (vytváření grafů), Imagemagick (konverze a editace obrázků) a Jpeg2ps (převod bitmapového obrázku formátu jpg do obrázku formátu eps).

MiKTEX

MiKTEX je hlavní program pro vytvoření TEXovského dokumentu ze zdrojového souboru. Stažení instalačních souborů programu MiKTEX je zajišťováno pomocí průvodce, kterého lze stáhnout z adresy http://www.miktex.org/. Po načtení stránky vyberte v levém menu odkaz Install MiKTEX a aktuální verzi. Odkaz Vás zavede na stránku s popisem verze, kde vyberte instalačního průvodce (ve verzi 2.6 MiKTEX Net Installer). Tohoto průvodce stáhněte na Váš počítač. Průvodce slouží ke dvěma účelům: ke stažení potřebných souborů (tzv. balíků, angl. packages) a k jejich nainstalování. Instalace MiKTEXu je popsána v další kapitole.

1Petr Frantík, Ing., Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Veveří 331/95, 602 00 Brno, e-mail: kitnarf@centrum.cz 2Jan Klusák, Ing., Ph.D., Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i., Žižkova 22, 616 62 Brno, e-mail:

klusak@ipm.cz

Návod k instalaci MiKTEXu P. Frantík, J. Klusák

Ghostscript

Instalační program překladače pro práci s postskriptem, který je nutný pro funkčnost programu GSview, lze stáhnout z adresy http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL.

GSview

Instalační program prohlížeče postskriptu GSview (jenž je závislý na překladači Ghostscript) je dostupný na adrese http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/. Kromě prohlížení se tento program postará i o tisk a konverze postskriptových dokumentů.

Gnuplot

Gnuplot je program pro zobrazování a zpracování větších množství číselných dat do dokumentů. Pomocí tohoto programu lze efektivně vytvořit grafy ve formátu vhodném pro TEX (např. eps). Domovská stránka je http://www.gnuplot.org/.

Imagemagick

Konverzi obrázků mezi mnoha různými formáty (a také jejich hromadnou editaci) zajišťuje z příkazového řádku spouštěný program Imagemagick. Nalézt jeho instalační program můžete na adrese http://www.imagemagick.org/.

Jpeg2ps

Spolehlivý, rovněž z příkazového řádku spouštěný program Jpeg2ps, zajišťuje převod bitmapového obrázku formátu jpg do obrázku formátu eps, jenž je vhodný pro TEX. Ke stažení na http://ftp.fi.muni.cz/pub/tex/CTAN/support/jpeg2ps/.

2 Instalace MiKTEXu

Máte-li stažený průvodce (viz předchozí kapitola) spusťte jej a pokračujte dle následujících bodů:

• Vyberte stažení MiKTEXu (Download MiKTEX).

• Další volba určuje množství balíků, které budou průvodcem staženy. V případě volby Basic MiKTEX můžete být v průběhu další práce s MiKTEXem dotázáni na stažení dalších potřebných instalačních balíků (dle aktuálních požadavků MiKTEXu). Při trvalém připojení k internetu je tato volba výhodnější. V případě volby Complete MiKTEX stáhnete kompletní verzi software (524 MB), což může být výhodou pracujete-li offline.

• Zvolte zdrojový server, odkud budou balíky stahovány (The Czech Republic).

• Určete místo na disku kam se soubory po stažení uloží.

• Po úspěšném stažení balíků znovu spusťte průvodce.

Seminář Problémy lomové mechaniky STM FAST VUT v Brně

• V případě, že budete dotázáni, vyberte Install MiKTEX.

• Zvolte opět typ instalace. Pokud jste při stahování zvolili Basic MiKTEX ponechte tuto volbu. Jestliže jste vybrali Complete MiKTEX můžete nyní rozhodnout o velikosti instalace. Případné doinstalování může probíhat offline z Vašeho disku.

• Po určení umístění zdroje a cíle instalace budete dotázáni na nastavení MiKTEXu.

Ponechte přednastavený formát A4 a volbu Install missing packages ponechte na Ask me first. Tato volba znamená, že při chybějícím balíku budete dotázáni na zdroj.

• Po dokončení činnosti průvodce spusťte z nabídky Start systému Windows MiKTEX Settings, vyberte záložku Languages, zatrhněte Czech; vyberte záložku Packages, rozbalte položku Language Support a zatrhněte (naplno) položku Czech/Slovak. Nakonec v záložce General klikněte na Refresh FNDB.

• Pro zabránění vnitřním konfliktům s tzv. babelem doporučujeme smazat soubor czech.sty v adresáři tex/generic/babel. Adresář naleznete v cíli instalace (např. C:\Program Files\MiKTeX).

• Spusťte znovu MiKTEX Settings, vyberte záložku General a stiskněte Refresh FNDB.

Programy Ghostscript, GSview a Imagemagick nevyžadují zvláštní pokyny pro instalaci. Programy Gnuplot a Jpeg2ps stačí zkopírovat do vybraného adresáře. Doporučujeme pro ně vytvořit zvláštní adresář programů, které nevyžadují spouštění instalačního programu. Tento adresář je výhodné umístit na disku neobsahujícím instalaci systému Windows (např. D:\Programy). Výhodou je funkčnost těchto programů i po přeinstalování systému.

3 Programy spouštěné z příkazového řádku

Mezi uživateli systému Windows není obecně znám smysl, pravidla a výhody používání programů spouštěných z příkazového řádku. Tyto programy často nevyžadují užití instalačního programu a neukládají informace mimo adresář v němž jsou umístěny resp. ze kterého jsou spouštěny. V našem případě budeme z příkazového řádku spouštět programy MiKTEX, Imagemagick, Gnuplot a Jpeg2ps.

Smyslem programů spouštěných z příkazového řádku je jednoduchost jejich funkce (vykoupená nesnadností jejich ovládání), snadná obsluha velkého množství vstupních dat (např. mnoho jednotlivých souborů) a řetězení těchto programů (výstup jednoho programu je vstupem druhého atd.).

Výhodou těchto programů je jejich kompaktnost (programátor řeší pouze velmi omezené množství variant), řetězení bez nutnosti vytvářet nový program (spolupráci zajišťuje operační systém), možnost sestavení komplexu, který provede uživatelem dané operace „stisknutím jediné klávesy”.

Příkazový řadek lze v systému Windows vyvolat například v nabídce Start, složka Programy, podsložka Příslušenství a položka Příkazový řádek. Případně do položky Spustit v nabídce Start a zadejte příkaz cmd.

Návod k instalaci MiKTEXu P. Frantík, J. Klusák

Pro snadné používání programů spouštěných z příkazového řádku je vhodné přidat do systémové proměnné PATH cestu k spouštěcím souborům programu, pokud tak neučiní případný instalační program. Obsah systémové proměnné PATH lze prohlížet a editovat z umístění Ovládací panely, položka Systém, záložka Upřesnit, tlačítko Proměnné prostředí, okno Systémové proměnné. Důvodem této úpravy je možnost spouštění programu z libovolného umístění (operační systém hledá dle proměnné PATH program odpovídající zadání). Proměnná PATH obsahuje výčet cest ke všem programům, které to vyžadují. Jednotlivé cesty jsou odděleny středníkem. Příkladem obsahu proměnné PATH může být C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\miktex\miktex\bin;C:\Program Files\imagemagick;D:\Programy\jpeg2ps;

4 Užití MiKTEXu a ostatních programů

Po úspěšné instalaci a správně nastavené proměnné PATH můžeme daný zdrojový soubor TEXu, např. mujclanek.tex, přeložit příkazem: cslatex mujclanek.tex z příkazové řádky. Poznamenejme, že zadání příkazu je třeba provést z aktuálního umístění souboru mujclanek.tex. Obdržíme tak soubor mujclanek.dvi. Postskriptový soubor mujclanek.ps pak získáme příkazem: dvips mujclanek.dvi a soubor mujclanek.pdf příkazem: dvipdfm mujclanek.dvi.

Podobně, pomocí programu Jpeg2ps, můžeme provést konverzi souboru obr.jpg do obr.eps zadáním příkazu: jpeg2ps obr.jpg > obr.eps.

Tento postup lze nahradit užitím dávkových souborů .bat, které jsou k dispozici na http://www.kitnarf.cz/batches/.

Poděkování

Kolektivům produkujícím volně šířené programy a všem, kteří takové úsilí podporují. Mirkovi Stiborovi za osvětu mezi uživateli systému Windows (orig. Vindoz:).